佐田建設株式会社様より表彰いただきました

安全衛生基準に基づき表彰を頂きました。

今後も安全第一を考え、弊社の品質方針でもあります『最善の追求』に徹します。

The post 佐田建設株式会社様より表彰いただきました first appeared on 株式会社アド宣通.